;
; Definition file of NDIS.SYS
; Automatic generated by gendef
; written by Kai Tietz 2008
;
LIBRARY "NDIS.SYS"
EXPORTS
;ArcFilterDprIndicateReceive
;ArcFilterDprIndicateReceiveComplete
;EthFilterDprIndicateReceive
;EthFilterDprIndicateReceiveComplete
;FddiFilterDprIndicateReceive
;FddiFilterDprIndicateReceiveComplete
EthFilterDprIndicateReceive@32
EthFilterDprIndicateReceiveComplete@4
NDIS_BUFFER_TO_SPAN_PAGES@4
NdisAcquireRWLockRead@12
NdisAcquireRWLockWrite@12
NdisAcquireReadWriteLock@12
NdisAcquireSpinLock@4
NdisActiveGroupCount@0
NdisAdjustBufferLength@8
NdisAdjustNetBufferCurrentMdl@4
NdisAdvanceNetBufferDataStart@16
NdisAdvanceNetBufferListDataStart@16
NdisAllocateBuffer@20
NdisAllocateBufferPool@12
NdisAllocateCloneNetBufferList@16
NdisAllocateCloneOidRequest@16
NdisAllocateFragmentNetBufferList@32
NdisAllocateGenericObject@12
NdisAllocateIoWorkItem@4
NdisAllocateMdl@12
NdisAllocateMemory@20
NdisAllocateMemoryWithTag@12
NdisAllocateMemoryWithTagPriority@16
NdisAllocateNetBuffer@16
NdisAllocateNetBufferAndNetBufferList@24
NdisAllocateNetBufferList@12
NdisAllocateNetBufferListContext@16
NdisAllocateNetBufferListPool@8
NdisAllocateNetBufferMdlAndData@4
NdisAllocateNetBufferPool@8
NdisAllocatePacket@12
NdisAllocatePacketPool@16
NdisAllocatePacketPoolEx@20
NdisAllocateRWLock@4
NdisAllocateReassembledNetBufferList@24
NdisAllocateSharedMemory@12
NdisAllocateSpinLock@4
NdisAllocateTimerObject@12
NdisAnsiStringToUnicodeString@8
NdisBufferLength@4
NdisBufferVirtualAddress@4
NdisBuildScatterGatherList@8
NdisCancelDirectOidRequest@8
NdisCancelOidRequest@8
NdisCancelSendNetBufferLists@8
NdisCancelSendPackets@8
NdisCancelTimer@8
NdisCancelTimerObject@4
NdisClAddParty@16
NdisClCloseAddressFamily@4
NdisClCloseCall@16
NdisClDeregisterSap@4
NdisClDropParty@12
NdisClGetProtocolVcContextFromTapiCallId@12
NdisClIncomingCallComplete@12
NdisClMakeCall@16
NdisClModifyCallQoS@8
NdisClNotifyCloseAddressFamilyComplete@8
NdisClOpenAddressFamily@24
NdisClOpenAddressFamilyEx@16
NdisClRegisterSap@16
NdisCloseAdapter@8
NdisCloseAdapterEx@4
NdisCloseConfiguration@4
NdisCloseFile@4
NdisCmActivateVc@8
NdisCmAddPartyComplete@16
NdisCmCloseAddressFamilyComplete@8
NdisCmCloseCallComplete@12
NdisCmDeactivateVc@4
NdisCmDeregisterSapComplete@8
NdisCmDispatchCallConnected@4
NdisCmDispatchIncomingCall@12
NdisCmDispatchIncomingCallQoSChange@8
NdisCmDispatchIncomingCloseCall@16
NdisCmDispatchIncomingDropParty@16
NdisCmDropPartyComplete@8
NdisCmMakeCallComplete@20
NdisCmModifyCallQoSComplete@12
NdisCmNotifyCloseAddressFamily@4
NdisCmOpenAddressFamilyComplete@12
NdisCmRegisterAddressFamily@16
NdisCmRegisterAddressFamilyEx@8
NdisCmRegisterSapComplete@12
NdisCoAssignInstanceName@12
NdisCoCreateVc@16
NdisCoDeleteVc@4
NdisCoGetTapiCallId@8
NdisCoOidRequest@20
NdisCoOidRequestComplete@20
NdisCoRequest@20
NdisCoRequestComplete@20
NdisCoSendNetBufferLists@12
NdisCoSendPackets@12
NdisCompareAnsiString@12
NdisCompareUnicodeString@12
NdisCompleteBindAdapter@12
NdisCompleteBindAdapterEx@8
NdisCompleteDmaTransfer@24
NdisCompleteNetPnPEvent@12
NdisCompletePnPEvent@12
NdisCompleteUnbindAdapter@8
NdisCompleteUnbindAdapterEx@4
NdisCopyBuffer@24
NdisCopyFromNetBufferToNetBuffer@24
NdisCopyFromPacketToPacket@24
NdisCopyFromPacketToPacketSafe@28
NdisCopyReceiveNetBufferListInfo@8
NdisCopySendNetBufferListInfo@8
NdisCurrentGroupAndProcessor@0
NdisCurrentProcessorIndex@0
NdisDeregisterDeviceEx@4
NdisDeregisterProtocol@8
NdisDeregisterProtocolDriver@4
NdisDeregisterTdiCallBack@0
NdisDirectOidRequest@8
NdisDprAcquireReadWriteLock@12
NdisDprAcquireSpinLock@4
NdisDprAllocatePacket@12
NdisDprAllocatePacketNonInterlocked@12
NdisDprFreePacket@4
NdisDprFreePacketNonInterlocked@4
;NdisDprReleaseSpinLock
;NdisEqualString DATA
NdisDprReleaseReadWriteLock@8
NdisDprReleaseSpinLock@4
NdisEnumerateFilterModules@20
NdisEqualString@12
NdisFCancelDirectOidRequest@8
NdisFCancelOidRequest@8
NdisFCancelSendNetBufferLists@8
NdisFDeregisterFilterDriver@4
NdisFDevicePnPEventNotify@8
NdisFDirectOidRequest@8
NdisFDirectOidRequestComplete@12
NdisFIndicateReceiveNetBufferLists@20
NdisFIndicateStatus@8
NdisFNetPnPEvent@8
NdisFOidRequest@8
NdisFOidRequestComplete@12
NdisFPauseComplete@4
NdisFRegisterFilterDriver@16
NdisFRestartComplete@8
NdisFRestartFilter@4
NdisFReturnNetBufferLists@12
NdisFSendNetBufferLists@16
NdisFSendNetBufferListsComplete@12
NdisFSetAttributes@12
NdisFreeBuffer@4
NdisFreeBufferPool@4
NdisFreeCloneNetBufferList@8
NdisFreeCloneOidRequest@8
NdisFreeFragmentNetBufferList@12
NdisFreeGenericObject@4
NdisFreeIoWorkItem@4
NdisFreeMdl@4
NdisFreeMemory@12
NdisFreeMemoryWithTag@8
NdisFreeMemoryWithTagPriority@12
NdisFreeNetBuffer@4
NdisFreeNetBufferList@4
NdisFreeNetBufferListContext@8
NdisFreeNetBufferListPool@4
NdisFreeNetBufferPool@4
NdisFreePacket@4
NdisFreePacketPool@4
;NdisFreeToBlockPool
NdisFreeRWLock@4
NdisFreeReassembledNetBufferList@12
NdisFreeScatterGatherList@12
NdisFreeSharedMemory@8
NdisFreeSpinLock@4
NdisFreeTimerObject@4
NdisGeneratePartialCancelId@0
NdisGetBufferPhysicalArraySize@8
NdisGetCurrentProcessorCounts@12
NdisGetCurrentProcessorCpuUsage@4
NdisGetCurrentSystemTime@4
NdisGetDataBuffer@20
NdisGetDeviceReservedExtension@4
NdisGetDriverHandle@8
NdisGetFirstBufferFromPacket@20
NdisGetFirstBufferFromPacketSafe@24
NdisGetHypervisorInfo@4
NdisGetNetBufferListProtocolId@4
NdisGetPacketCancelId@4
NdisGetPacketFromNetBufferList@8
NdisGetPoolFromNetBuffer@4
NdisGetPoolFromNetBufferList@4
NdisGetPoolFromPacket@4
NdisGetProcessorInformation@4
NdisGetProcessorInformationEx@12
NdisGetReceivedPacket@8
NdisGetRoutineAddress@4
NdisGetRssProcessorInformation@12
NdisGetSessionCompartmentId@4
NdisGetSessionToCompartmentMappingEpochAndZero@0
NdisGetSharedDataAlignment@0
NdisGetSystemUpTime@4
NdisGetSystemUpTimeEx@4
NdisGetThreadObjectCompartmentId@4
NdisGetVersion@0
NdisGroupActiveProcessorCount@4
NdisGroupActiveProcessorMask@4
NdisGroupMaxProcessorCount@4
NdisIMAssociateMiniport@8
NdisIMCancelInitializeDeviceInstance@8
NdisIMCopySendCompletePerPacketInfo@8
NdisIMCopySendPerPacketInfo@8
NdisIMDeInitializeDeviceInstance@4
NdisIMDeregisterLayeredMiniport@4
NdisIMGetBindingContext@4
NdisIMGetCurrentPacketStack@8
NdisIMGetDeviceContext@4
NdisIMInitializeDeviceInstance@8
NdisIMInitializeDeviceInstanceEx@12
NdisIMNotifyPnPEvent@8
NdisIMQueueMiniportCallback@12
NdisIMRegisterLayeredMiniport@16
NdisIMRevertBack@8
NdisIMSwitchToMiniport@8
NdisIfAddIfStackEntry@8
NdisIfAllocateNetLuidIndex@8
NdisIfDeleteIfStackEntry@8
NdisIfDeregisterInterface@4
NdisIfDeregisterProvider@4
NdisIfFreeNetLuidIndex@8
NdisIfGetInterfaceIndexFromNetLuid@12
NdisIfGetNetLuidFromInterfaceIndex@8
NdisIfQueryBindingIfIndex@20
NdisIfRegisterInterface@24
NdisIfRegisterProvider@12
NdisImmediateReadPciSlotInformation@20
NdisImmediateReadPortUchar@12
NdisImmediateReadPortUlong@12
NdisImmediateReadPortUshort@12
NdisImmediateReadSharedMemory@16
NdisImmediateWritePciSlotInformation@20
NdisImmediateWritePortUchar@12
NdisImmediateWritePortUlong@12
NdisImmediateWritePortUshort@12
NdisImmediateWriteSharedMemory@16
NdisInitAnsiString@8
NdisInitUnicodeString@8
NdisInitializeEvent@4
NdisInitializeReadWriteLock@4
NdisInitializeString@8
NdisInitializeTimer@12
NdisInitializeWrapper@16
NdisInitiateOffload@8
NdisInterlockedAddLargeInterger@16
NdisInterlockedAddUlong@12
NdisInterlockedDecrement@4
NdisInterlockedIncrement@4
NdisInterlockedInsertHeadList@12
NdisInterlockedInsertTailList@12
NdisInterlockedPopEntryList@8
NdisInterlockedPushEntryList@12
NdisInterlockedRemoveHeadList@8
NdisInvalidateOffload@8
NdisMAllocateMapRegisters@20
NdisMAllocateNetBufferSGList@24
NdisMAllocatePort@8
NdisMAllocateSharedMemory@20
NdisMAllocateSharedMemoryAsync@16
NdisMCancelTimer@8
NdisMCloseLog@4
NdisMCmActivateVc@8
NdisMCmCreateVc@16
NdisMCmDeactivateVc@4
NdisMCmDeleteVc@4
NdisMCmOidRequest@16
NdisMCmRegisterAddressFamily@16
NdisMCmRegisterAddressFamilyEx@8
NdisMCmRequest@16
NdisMCoActivateVcComplete@12
NdisMCoDeactivateVcComplete@8
NdisMCoIndicateReceiveNetBufferLists@16
NdisMCoIndicateReceivePacket@12
NdisMCoIndicateStatus@20
NdisMCoIndicateStatusEx@12
NdisMCoOidRequestComplete@16
NdisMCoReceiveComplete@4
NdisMCoRequestComplete@12
NdisMCoSendComplete@12
NdisMCoSendNetBufferListsComplete@12
NdisMCompleteBufferPhysicalMapping@12
NdisMConfigMSIXTableEntry@8
NdisMCreateLog@12
NdisMDeregisterAdapterShutdownHandler@4
NdisMDeregisterDevice@4
NdisMDeregisterDmaChannel@4
NdisMDeregisterInterrupt@4
NdisMDeregisterInterruptEx@4
NdisMDeregisterIoPortRange@16
NdisMDeregisterMiniportDriver@4
NdisMDeregisterScatterGatherDma@4
NdisMDirectOidRequestComplete@12
NdisMFlushLog@4
NdisMFreeMapRegisters@4
NdisMFreeNetBufferSGList@12
NdisMFreePort@8
NdisMFreeSharedMemory@24
NdisMGetBusData@20
NdisMGetDeviceProperty@24
NdisMGetDmaAlignment@4
NdisMGetMiniportInitAttributes@8
NdisMGetOffloadHandlers@12
NdisMIndicateReceiveNetBufferLists@20
NdisMIndicateStatus@16
NdisMIndicateStatusComplete@4
NdisMIndicateStatusEx@8
NdisMInitializeScatterGatherDma@12
NdisMInitializeTimer@16
NdisMInitiateOffloadComplete@8
NdisMInvalidateOffloadComplete@8
NdisMMapIoSpace@20
NdisMNetPnPEvent@8
NdisMOffloadEventIndicate@12
NdisMOidRequestComplete@12
NdisMPauseComplete@4
NdisMPciAssignResources@12
NdisMPromoteMiniport@4
NdisMQueryAdapterInstanceName@8
NdisMQueryAdapterResources@16
NdisMQueryInformationComplete@8
NdisMQueryOffloadStateComplete@8
NdisMQueueDpc@16
NdisMQueueDpcEx@16
NdisMReadDmaCounter@4
NdisMRegisterAdapterShutdownHandler@12
NdisMRegisterDevice@24
NdisMRegisterDmaChannel@24
NdisMRegisterInterrupt@28
NdisMRegisterInterruptEx@16
NdisMRegisterIoPortRange@16
NdisMRegisterMiniport@12
NdisMRegisterMiniportDriver@20
NdisMRegisterScatterGatherDma@12
NdisMRegisterUnloadHandler@8
NdisMRemoveMiniport@4
NdisMRequestDpc@8
NdisMResetComplete@12
NdisMRestartComplete@8
NdisMSendComplete@12
NdisMSendNetBufferListsComplete@12
NdisMSendResourcesAvailable@4
NdisMSetAttributes@16
NdisMSetAttributesEx@20
NdisMSetBusData@20
NdisMSetInformationComplete@8
NdisMSetMiniportAttributes@8
NdisMSetMiniportSecondary@8
NdisMSetPeriodicTimer@8
NdisMSetTimer@8
NdisMSleep@4
NdisMStartBufferPhysicalMapping@24
NdisMSynchronizeWithInterrupt@12
NdisMSynchronizeWithInterruptEx@16
NdisMTerminateOffloadComplete@8
NdisMTransferDataComplete@16
NdisMUnmapIoSpace@12
NdisMUpdateOffloadComplete@8
NdisMWanIndicateReceive@20
NdisMWanIndicateReceiveComplete@8
NdisMWanSendComplete@12
NdisMWriteLogData@12
NdisMapFile@12
NdisMatchPdoWithPacket@8
NdisMaxGroupCount@0
NdisOffloadTcpDisconnect@12
NdisOffloadTcpForward@8
NdisOffloadTcpReceive@8
NdisOffloadTcpReceiveReturn@8
NdisOffloadTcpSend@8
NdisOidRequest@8
NdisOpenAdapter@44
NdisOpenAdapterEx@20
NdisOpenConfiguration@12
NdisOpenConfigurationEx@8
NdisOpenConfigurationKeyByIndex@20
NdisOpenConfigurationKeyByName@16
NdisOpenFile@24
NdisOpenProtocolConfiguration@12
NdisOverrideBusNumber@12
NdisPacketPoolUsage@4
NdisPacketSize@4
NdisProcessorIndexToNumber@8
NdisProcessorNumberToIndex@4
NdisQueryAdapterInstanceName@8
NdisQueryBindInstanceName@8
NdisQueryBuffer@12
NdisQueryBufferOffset@12
NdisQueryBufferSafe@16
NdisQueryMapRegisterCount@8
NdisQueryNetBufferPhysicalCount@4
NdisQueryOffloadState@8
NdisQueryPendingIOCount@8
NdisQueueIoWorkItem@12
NdisReEnumerateProtocolBindings@4
NdisReadConfiguration@20
NdisReadEisaSlotInformation@16
NdisReadEisaSlotInformationEx@20
NdisReadMcaPosInformation@16
NdisReadNetworkAddress@16
NdisReadPciSlotInformation@20
NdisReadPcmciaAttributeMemory@16
NdisRegisterDeviceEx@16
NdisRegisterProtocol@16
NdisRegisterProtocolDriver@12
NdisRegisterTdiCallBack@8
NdisReleaseRWLock@8
NdisReleaseReadWriteLock@8
NdisReleaseSpinLock@4
NdisRequest@12
NdisRequestEx@8
NdisReset@8
NdisResetEvent@4
NdisRetreatNetBufferDataStart@16
NdisRetreatNetBufferListDataStart@20
NdisReturnNetBufferLists@12
NdisReturnPackets@8
NdisScheduleWorkItem@4
NdisSend@12
NdisSendNetBufferLists@16
NdisSendPackets@12
NdisSetCoalescableTimerObject@24
NdisSetEvent@4
NdisSetOptionalHandlers@8
NdisSetPacketCancelId@8
NdisSetPacketPoolProtocolId@8
NdisSetPacketStatus@16
NdisSetPeriodicTimer@8
NdisSetProtocolFilter@32
NdisSetSessionCompartmentId@8
NdisSetThreadObjectCompartmentId@8
NdisSetTimer@8
NdisSetTimerEx@12
NdisSetTimerObject@20
NdisSetupDmaTransfer@24
NdisSystemActiveProcessorCount@4
NdisSystemProcessorCount@0
NdisTerminateOffload@8
NdisTerminateWrapper@8
NdisTransferData@28
NdisUnbindAdapter@4
NdisUnchainBufferAtBack@8
NdisUnchainBufferAtFront@8
NdisUnicodeStringToAnsiString@8
NdisUnmapFile@4
NdisUpcaseUnicodeString@8
NdisUpdateOffload@8
NdisUpdateSharedMemory@20
NdisWaitEvent@8
NdisWriteConfiguration@16
NdisWriteErrorLogEntry
NdisWriteEventLogEntry@28
NdisWritePciSlotInformation@20
NdisWritePcmciaAttributeMemory@16
NetDmaAllocateChannel@16
NetDmaChainCopyPhysicalToVirtual@36
NetDmaChainCopyVirtualToVirtual@28
NetDmaDeregisterClient@4
NetDmaDeregisterProvider@4
NetDmaEnumerateDmaProviders@20
NetDmaFlushPendingDescriptors@4
NetDmaFreeChannel@4
NetDmaGetMaxPendingDescriptors@4
NetDmaGetVersion@0
NetDmaInterruptDpc@12
NetDmaIsDmaCopyComplete@8
NetDmaIsr@16
NetDmaNullTransfer@16
NetDmaPnPEventNotify@8
NetDmaPrefetchNextDescriptor@4
NetDmaProviderStart@8
NetDmaProviderStop@4
NetDmaRegisterClient@12
NetDmaRegisterProvider@12
NetDmaSetMaxPendingDescriptors@8
TrFilterDprIndicateReceive@28
TrFilterDprIndicateReceiveComplete@4
